Title: SI / Cycle5-Valeurs et caractéristiques à connaitre

Q: Déformation (allongement relatif) \(\varepsilon=\)
A: \(\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}\) (sans unité)

Q: Contrainte (ou charge unitaire) \(\sigma =\)
A: \(\sigma = \frac{F}{S_0}\) (MPa)

Q: Allongement en % \(A=\)
A: \(A=100.\varepsilon=100. \frac{\Delta L}{L_0}\)

Diagramme de traction

Q: Le module d'Young (ou module d'élasticité) est la
A: pente de la loi de Hooke suppposé linéaire
\(\sigma = E. \varepsilon\)

Q: Le coeff de poisson \(\nu\) (nu) caractérise
A: caractérise en élasticité le rapport entre la déformation transversale et l'allongement (environ 0,3 pour les aciers)
\(\frac{\Delta a}{a} = -\nu \frac{\Delta L}{L} \)

Q: Module d'Young E de l'aluminium
A: E = 70 000 MPa

Q: Module d'Young E d'un acier ordinaire
A: E = 210 000 MPa

Q: Résistance mécanique à la traction Rm d'un acier ordinaire
A: Rm = 400 à 1200 Mpa

Q: La résistance à la traction Rm est
A: La résistance à la traction Rm est la grandeur la plus facile à mesurer dans l’essai de traction puisqu’elle correspond à la charge
maximale supportée par l’éprouvette au cours de l’essai avant la décroissance due à la striction. Rm s’exprime en MPa.

Q: Résistance à la traction Rm de l'aluminium
A: Rm = 180 à 620 MPa

Q: Principe des essais classiques de dureté par pénétration
A: La dureté est le quotient de la force appliquée par la surface de l’empreinte
\(H = \frac{F}{S}\)
L’essai consiste à appliquer un pénétrateur de forme appropriée avec une force connue sur le métal à essayer et à mesurer la
dimension de l’empreinte (diamètre, profondeur ou côté). Les essais diffèrent principalement par la forme et la dimension du
pénétrateur, la valeur de la force d’essai appliquée et la dimension choisie pour caractériser l’empreinte

Q: Teneur en carbone Aciers
A: 2,1 % de carbone maximum

Q: Teneur de carbone pour les Fontes
A: 2,1 % à 4,2 % de carbone

Q: Carbone Fontes blanches
A: 2,5<%C<3,5

Q: Carbone Fontes grises
A: 3,5<%C<4,5

Q: Aciers faibleemnt alliés
A: aucun élément d'addition n'atteint 5%

Q: Acier fortement alliés ou spéciaux
A: l'un des éléments d'addition dépasse 5%

Q: Un acier contenant plus de [...] est un [...]
A: 13% de chrome; acier inoxydable

Q: Masse volumique alliage d'aluminium
A: \(2.7 \ \text{kg/dm}^3\)

Q: Température de fusion de l'aluminium
A: 680°

Q: Température de fusion du Fer
A: 1528°C

Q: Masse volumique acier teneur moyenne en carbone
A: \(\text{7.8 kg/dm}^3\)

Q: Question
A: Réponse

Q: Masse volumique d'un Acier à teneur moyenne en carbone
A: 7,8 kg/dm³

Q: Résistance mécanique (Rm) d'un Acier à teneur moyenne en carbone
A: 800 MPa

Q: Température max d'utilisation d'un Acier à teneur moyenne en carbone
A: 400 °C

Q: Masse volumique d'une Fonte grise
A: 7,2 kg/dm³

Q: Masse volumique d'un Alliage d'aluminium pour fonderie
A: 2,7 kg/dm³

Q: Résistance mécanique (Rm) d'un Alliage d'aluminium pour fonderie
A: 190 MPa

Q: Température max d'utilisation d'un Alliage d'aluminium pour fonderie
A: 170 °C

Q: Masse volumique du Laiton
A: 8,2 kg/dm³

Q: Masse volumique du Bronze
A: 8,8 kg/dm³

Q: Masse volumique du PVC
A: 1,5 kg/dm³

Q: Masse volumique des Polyamides
A: 1,1 kg/dm³

Q: Température max d'utilisation des Polyamides
A: 125 °C

Q: Masse volumique des Phénoliques (bakélite)
A: 1,3 kg/dm³

Q: Masse volumique d'un Élastomère
A: 1,14 kg/dm³

Q: Température max d'utilisation de l'Alumine
A: 1200 °C